--------------------------------------------------------
--  DDL for Table REQUEST_WORKFLOW
--------------------------------------------------------

  CREATE TABLE "ENVX_OPER"."REQUEST_WORKFLOW" 
   (	"ID_REQ_FLOW" NUMBER(*,0), 
	"ID_DEPLOYMENT_TYPE" NUMBER(*,0), 
	"ID_ENVIROMENT_TYPE" NUMBER(*,0), 
	"REQUEST_FLOW_NAME" VARCHAR2(100 BYTE), 
	"REQUEST_FLOW_DESC" VARCHAR2(255 BYTE), 
	"REQUEST_FLOW_STATUS" NUMBER(*,0)
   ) SEGMENT CREATION IMMEDIATE 
  PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255 
 NOCOMPRESS LOGGING
  STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
  PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1
  BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)
  TABLESPACE "APEX_3800503980117141" ;

   COMMENT ON COLUMN "ENVX_OPER"."REQUEST_WORKFLOW"."ID_REQ_FLOW" IS 'Identificador para el flujo de trabajo para la solicitud de despliegue';
   COMMENT ON COLUMN "ENVX_OPER"."REQUEST_WORKFLOW"."ID_DEPLOYMENT_TYPE" IS 'Idetificador para el tipo de despliegue donde aplican';
   COMMENT ON COLUMN "ENVX_OPER"."REQUEST_WORKFLOW"."ID_ENVIROMENT_TYPE" IS 'Identificador del tipo de ambiente';
   COMMENT ON COLUMN "ENVX_OPER"."REQUEST_WORKFLOW"."REQUEST_FLOW_NAME" IS 'Nombre para el Flojo de Trabajo';
   COMMENT ON COLUMN "ENVX_OPER"."REQUEST_WORKFLOW"."REQUEST_FLOW_DESC" IS 'Descripci¿n del Flujo de Trabajo';
  GRANT SELECT ON "ENVX_OPER"."REQUEST_WORKFLOW" TO "ENVX_AUDIT";
