--------------------------------------------------------
--  DDL for Table ENVIROMENT
--------------------------------------------------------

  CREATE TABLE "ENVX_OPER"."ENVIROMENT" 
   (	"ID_ENVIROMENT" NUMBER(*,0), 
	"ID_PARENT_ENVIROMENT" NUMBER(*,0), 
	"ID_ENVIROMENT_TYPE" NUMBER(*,0), 
	"ENVIROMENT_ALIAS" VARCHAR2(20 BYTE), 
	"ENVIROMENT_NAME" VARCHAR2(80 BYTE), 
	"ENVIROMENT_DESCRIPTION" VARCHAR2(255 BYTE), 
	"ENVIROMENT_STATUS" NUMBER(*,0), 
	"DEPLOY_ENABLE" NUMBER(*,0)
   ) SEGMENT CREATION IMMEDIATE 
  PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255 
 NOCOMPRESS LOGGING
  STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
  PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1
  BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)
  TABLESPACE "APEX_3800503980117141" ;

   COMMENT ON COLUMN "ENVX_OPER"."ENVIROMENT"."ID_ENVIROMENT" IS 'Identificador del Ambiente para Despliegue';
   COMMENT ON COLUMN "ENVX_OPER"."ENVIROMENT"."ID_PARENT_ENVIROMENT" IS 'Identificador del Ambiente para Despliegue';
   COMMENT ON COLUMN "ENVX_OPER"."ENVIROMENT"."ID_ENVIROMENT_TYPE" IS 'Identificador del Tipo de Ambiente';
   COMMENT ON COLUMN "ENVX_OPER"."ENVIROMENT"."ENVIROMENT_DESCRIPTION" IS 'Descripci¿n del ambiente de Despliegue';
   COMMENT ON COLUMN "ENVX_OPER"."ENVIROMENT"."DEPLOY_ENABLE" IS '0- No es Contenerdor 1- Es Contenedor';
  GRANT SELECT ON "ENVX_OPER"."ENVIROMENT" TO "ENVX_AUDIT";
