--------------------------------------------------------
--  DDL for Table DEPLOYMENT_REQ_ENV
--------------------------------------------------------

  CREATE TABLE "ENVX_OPER"."DEPLOYMENT_REQ_ENV" 
   (	"ID_DEP_REQ_ENV" NUMBER(*,0), 
	"ID_ENVIROMENT" NUMBER(*,0), 
	"ID_DEPLOYING_TECH" NUMBER(*,0), 
	"ID_REQUEST" NUMBER(*,0), 
	"ID_LAST_REQ_DETAIL" NUMBER(*,0), 
	"ENVIROMENT_STATUS" VARCHAR2(15 BYTE), 
	"ENVIROMENT_ORDER" NUMBER, 
	"ID_REQ_HGROUP" VARCHAR2(100 BYTE), 
	"ID_LAST_DEP_STEP" NUMBER(*,0)
   ) SEGMENT CREATION IMMEDIATE 
  PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255 
 NOCOMPRESS LOGGING
  STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
  PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1
  BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)
  TABLESPACE "APEX_3800503980117141" ;

   COMMENT ON COLUMN "ENVX_OPER"."DEPLOYMENT_REQ_ENV"."ID_DEP_REQ_ENV" IS 'Identificador unico de cada ambiente asignado';
   COMMENT ON COLUMN "ENVX_OPER"."DEPLOYMENT_REQ_ENV"."ID_ENVIROMENT" IS 'Identificador del Ambiente para Despliegue';
   COMMENT ON COLUMN "ENVX_OPER"."DEPLOYMENT_REQ_ENV"."ID_DEPLOYING_TECH" IS 'Identificador de la tecnolog¿a de desarrollo';
   COMMENT ON COLUMN "ENVX_OPER"."DEPLOYMENT_REQ_ENV"."ID_REQUEST" IS 'Identificador ¿nico de la Solicitud de despliegue';
   COMMENT ON COLUMN "ENVX_OPER"."DEPLOYMENT_REQ_ENV"."ENVIROMENT_STATUS" IS 'Estado del ambiente durante el despliegue';
   COMMENT ON COLUMN "ENVX_OPER"."DEPLOYMENT_REQ_ENV"."ID_REQ_HGROUP" IS 'Identificador del grupo de ambientes jerarquizado';
   COMMENT ON COLUMN "ENVX_OPER"."DEPLOYMENT_REQ_ENV"."ID_LAST_DEP_STEP" IS 'Idetificador del [ultimo paso ejecutado durante el despliegue';
  GRANT SELECT ON "ENVX_OPER"."DEPLOYMENT_REQ_ENV" TO "ENVX_AUDIT";
