REM INSERTING into ENVX_OPER.SYSTEM_MESSAGE
SET DEFINE OFF;
Insert into ENVX_OPER.SYSTEM_MESSAGE (ID_MESSAGE,ID_MESSAGE_CLASS,MESSAGE_CATEGORY,MESSAGE_TEXT,ADDITIONAL_INFO) values ('7','WFC','3','Este ambiente ya se encuentra asignado a este grupo','Ha ocurrido un error durante la asignación del ambiente. Contacte al administrador del sistema');
Insert into ENVX_OPER.SYSTEM_MESSAGE (ID_MESSAGE,ID_MESSAGE_CLASS,MESSAGE_CATEGORY,MESSAGE_TEXT,ADDITIONAL_INFO) values ('1','CEH','2','No puede asignar este ambiente como ubicación','Es posible que esté asignando al ambiente como su propio superior, a alguno de sus ambientes dependientes.');
Insert into ENVX_OPER.SYSTEM_MESSAGE (ID_MESSAGE,ID_MESSAGE_CLASS,MESSAGE_CATEGORY,MESSAGE_TEXT,ADDITIONAL_INFO) values ('1','DPCP9','1','Se ha retirado el ticket seleccionado',null);
Insert into ENVX_OPER.SYSTEM_MESSAGE (ID_MESSAGE,ID_MESSAGE_CLASS,MESSAGE_CATEGORY,MESSAGE_TEXT,ADDITIONAL_INFO) values ('1','DPCP10','1','Este ticket ya se encuentra cargado',null);
Insert into ENVX_OPER.SYSTEM_MESSAGE (ID_MESSAGE,ID_MESSAGE_CLASS,MESSAGE_CATEGORY,MESSAGE_TEXT,ADDITIONAL_INFO) values ('2','DPCP10','1','Se ha agregado correctamente el ticket seleccionado',null);
Insert into ENVX_OPER.SYSTEM_MESSAGE (ID_MESSAGE,ID_MESSAGE_CLASS,MESSAGE_CATEGORY,MESSAGE_TEXT,ADDITIONAL_INFO) values ('1','WFC','1',': se ha agregado al grupo',null);
Insert into ENVX_OPER.SYSTEM_MESSAGE (ID_MESSAGE,ID_MESSAGE_CLASS,MESSAGE_CATEGORY,MESSAGE_TEXT,ADDITIONAL_INFO) values ('2','WFC','1',': se ha retirado del grupo',null);
Insert into ENVX_OPER.SYSTEM_MESSAGE (ID_MESSAGE,ID_MESSAGE_CLASS,MESSAGE_CATEGORY,MESSAGE_TEXT,ADDITIONAL_INFO) values ('3','WFC','2',': no posee patrones de despliegue','No existe un patrón de despliegue configurado para el ambiente que ha seleccionado');
Insert into ENVX_OPER.SYSTEM_MESSAGE (ID_MESSAGE,ID_MESSAGE_CLASS,MESSAGE_CATEGORY,MESSAGE_TEXT,ADDITIONAL_INFO) values ('4','WFC','2',': no está habilitado para despliegue','El ambiente se encuentra en estado "DESACTIVADO" y no puede ser usado para despliegues');
Insert into ENVX_OPER.SYSTEM_MESSAGE (ID_MESSAGE,ID_MESSAGE_CLASS,MESSAGE_CATEGORY,MESSAGE_TEXT,ADDITIONAL_INFO) values ('5','WFC','3','Error en la asignación del ambiente','Ha ocurrido un error durante la asignación del ambiente. Contacte al administrador del sistema');
Insert into ENVX_OPER.SYSTEM_MESSAGE (ID_MESSAGE,ID_MESSAGE_CLASS,MESSAGE_CATEGORY,MESSAGE_TEXT,ADDITIONAL_INFO) values ('6','WFC','2','Esta acción ya fue ejecutada por otro usuario','Es posible que esta acción haya sido ejecutada por otro usuario antes que usted. Por favor refresque su pantalla para verificar esta información.');
Insert into ENVX_OPER.SYSTEM_MESSAGE (ID_MESSAGE,ID_MESSAGE_CLASS,MESSAGE_CATEGORY,MESSAGE_TEXT,ADDITIONAL_INFO) values ('1','CPHFE','2','No puede asignar este perfil superior','Es posible que esté asignando al perfil como su propio superior, a alguno de sus perfiles dependientes.');
Insert into ENVX_OPER.SYSTEM_MESSAGE (ID_MESSAGE,ID_MESSAGE_CLASS,MESSAGE_CATEGORY,MESSAGE_TEXT,ADDITIONAL_INFO) values ('1','DPCP1','1',': se ha agragado al patrón',null);
Insert into ENVX_OPER.SYSTEM_MESSAGE (ID_MESSAGE,ID_MESSAGE_CLASS,MESSAGE_CATEGORY,MESSAGE_TEXT,ADDITIONAL_INFO) values ('2','DPCP1','1',': se ha retirado del patrón',null);
Insert into ENVX_OPER.SYSTEM_MESSAGE (ID_MESSAGE,ID_MESSAGE_CLASS,MESSAGE_CATEGORY,MESSAGE_TEXT,ADDITIONAL_INFO) values ('3','DPCP1','2',': se encuentra deshabilitado',null);
Insert into ENVX_OPER.SYSTEM_MESSAGE (ID_MESSAGE,ID_MESSAGE_CLASS,MESSAGE_CATEGORY,MESSAGE_TEXT,ADDITIONAL_INFO) values ('4','DPCP1','2','Este ambiente ya se encuentra asignado a este patrón',null);
Insert into ENVX_OPER.SYSTEM_MESSAGE (ID_MESSAGE,ID_MESSAGE_CLASS,MESSAGE_CATEGORY,MESSAGE_TEXT,ADDITIONAL_INFO) values ('5','DPCP1','3','Error en la asignación del ambiente',null);
Insert into ENVX_OPER.SYSTEM_MESSAGE (ID_MESSAGE,ID_MESSAGE_CLASS,MESSAGE_CATEGORY,MESSAGE_TEXT,ADDITIONAL_INFO) values ('1','DPCP2','1',': se ha agregado al grupo',null);
Insert into ENVX_OPER.SYSTEM_MESSAGE (ID_MESSAGE,ID_MESSAGE_CLASS,MESSAGE_CATEGORY,MESSAGE_TEXT,ADDITIONAL_INFO) values ('2','DPCP2','1',': se ha retirado del grupo',null);
Insert into ENVX_OPER.SYSTEM_MESSAGE (ID_MESSAGE,ID_MESSAGE_CLASS,MESSAGE_CATEGORY,MESSAGE_TEXT,ADDITIONAL_INFO) values ('3','DPCP2','2',': se encuentra deshabilitado',null);
Insert into ENVX_OPER.SYSTEM_MESSAGE (ID_MESSAGE,ID_MESSAGE_CLASS,MESSAGE_CATEGORY,MESSAGE_TEXT,ADDITIONAL_INFO) values ('4','DPCP2','2','Debe seleccionar alguno de los ambientes subordinados a: ',null);
Insert into ENVX_OPER.SYSTEM_MESSAGE (ID_MESSAGE,ID_MESSAGE_CLASS,MESSAGE_CATEGORY,MESSAGE_TEXT,ADDITIONAL_INFO) values ('5','DPCP2','3','Error en la asignación del ambiente a este grupo',null);
Insert into ENVX_OPER.SYSTEM_MESSAGE (ID_MESSAGE,ID_MESSAGE_CLASS,MESSAGE_CATEGORY,MESSAGE_TEXT,ADDITIONAL_INFO) values ('1','DPCP3','1',': se ha agregado al grupo',null);
Insert into ENVX_OPER.SYSTEM_MESSAGE (ID_MESSAGE,ID_MESSAGE_CLASS,MESSAGE_CATEGORY,MESSAGE_TEXT,ADDITIONAL_INFO) values ('2','DPCP3','1',': se ha retirado del grupo',null);
Insert into ENVX_OPER.SYSTEM_MESSAGE (ID_MESSAGE,ID_MESSAGE_CLASS,MESSAGE_CATEGORY,MESSAGE_TEXT,ADDITIONAL_INFO) values ('3','DPCP3','2',': ha cambiado su versión',null);
Insert into ENVX_OPER.SYSTEM_MESSAGE (ID_MESSAGE,ID_MESSAGE_CLASS,MESSAGE_CATEGORY,MESSAGE_TEXT,ADDITIONAL_INFO) values ('4','DPCP3','2',': asignado con otra versión en el grupo ',null);
Insert into ENVX_OPER.SYSTEM_MESSAGE (ID_MESSAGE,ID_MESSAGE_CLASS,MESSAGE_CATEGORY,MESSAGE_TEXT,ADDITIONAL_INFO) values ('5','DPCP3','2',': asignado con la misma versión en el grupo ',null);
Insert into ENVX_OPER.SYSTEM_MESSAGE (ID_MESSAGE,ID_MESSAGE_CLASS,MESSAGE_CATEGORY,MESSAGE_TEXT,ADDITIONAL_INFO) values ('6','DPCP3','3','Error en la asignación del objeto a este grupo',null);
