REM INSERTING into ENVX_OPER.REQUEST_STEP_WORKFLOW
SET DEFINE OFF;
Insert into ENVX_OPER.REQUEST_STEP_WORKFLOW (ID_STEP_FLOW,ID_REQ_FLOW,ID_SYS_PROFILE,STEP_DESCRIPTION,UPDATE_ENABLE,DELETE_ENABLE,DEPLOY_ENABLE,SUP_ACTION_ENABLE,STEP_NAME,STEP_ORDER,STEP_STATUS) values ('16','6','2','El Analista puede liberar la solicitud creada (y enviarla a aprobar) o cancelarla (y eliminarla).','1','1','0','1','Liberar','1','1');
Insert into ENVX_OPER.REQUEST_STEP_WORKFLOW (ID_STEP_FLOW,ID_REQ_FLOW,ID_SYS_PROFILE,STEP_DESCRIPTION,UPDATE_ENABLE,DELETE_ENABLE,DEPLOY_ENABLE,SUP_ACTION_ENABLE,STEP_NAME,STEP_ORDER,STEP_STATUS) values ('17','6','3','El Jefe de Desarrollo puede aprobar la solicitud (para que sea desplegada), rechazarla (y enviarla al Analista para que la corrija) o cancelarla (y eliminarla).','1','1','1','1','Aprobar Jefe Desa','2','1');
