REM INSERTING into ENVX_OPER.ENVIROMENT
SET DEFINE OFF;
Insert into ENVX_OPER.ENVIROMENT (ID_ENVIROMENT,ID_PARENT_ENVIROMENT,ID_ENVIROMENT_TYPE,ENVIROMENT_ALIAS,ENVIROMENT_NAME,ENVIROMENT_DESCRIPTION,ENVIROMENT_STATUS,DEPLOY_ENABLE) values ('43','45','7','PRUEBA_ATUM_BD','PRUEBA','Schema PRUEBA de la base de datos ATUM_BD.','1','1');
Insert into ENVX_OPER.ENVIROMENT (ID_ENVIROMENT,ID_PARENT_ENVIROMENT,ID_ENVIROMENT_TYPE,ENVIROMENT_ALIAS,ENVIROMENT_NAME,ENVIROMENT_DESCRIPTION,ENVIROMENT_STATUS,DEPLOY_ENABLE) values ('42',null,'7','DB_ORACLE','Base de datos Oracle','Bases de datos Oracle.','1','0');
Insert into ENVX_OPER.ENVIROMENT (ID_ENVIROMENT,ID_PARENT_ENVIROMENT,ID_ENVIROMENT_TYPE,ENVIROMENT_ALIAS,ENVIROMENT_NAME,ENVIROMENT_DESCRIPTION,ENVIROMENT_STATUS,DEPLOY_ENABLE) values ('45','42','7','ATUM_BD','ATUM_BD','Base de datos Oracle de ATUM.','1','1');
