REM INSERTING into ENVX_OPER.DEP_ACTION_CATEGORY
SET DEFINE OFF;
Insert into ENVX_OPER.DEP_ACTION_CATEGORY (ID_ACTION_DEP_CAT,ACTION_DEP_CAT_NAME,ACTION_DEP_CAT_SN,ACTION_DEP_CAT_DESC) values ('1','Ir al Paso Siguiente','NEXT_STEP','la accion creada mueve el flujo de trabajo al paso siguiente a donde se este. De ser el ultimo, solo cambia el estado del paso actual.');
Insert into ENVX_OPER.DEP_ACTION_CATEGORY (ID_ACTION_DEP_CAT,ACTION_DEP_CAT_NAME,ACTION_DEP_CAT_SN,ACTION_DEP_CAT_DESC) values ('2','Ir al Paso Anterior','PREV_STEP','la accion creada mueve el flujo de trabajo al paso anterior a donde se este.');
Insert into ENVX_OPER.DEP_ACTION_CATEGORY (ID_ACTION_DEP_CAT,ACTION_DEP_CAT_NAME,ACTION_DEP_CAT_SN,ACTION_DEP_CAT_DESC) values ('3','Ir al Paso ...','GO_2_STEP','la accion creada debe poseer un paso especifico en el flujo de trabajo, configurado para recibir la ejecucion.');
Insert into ENVX_OPER.DEP_ACTION_CATEGORY (ID_ACTION_DEP_CAT,ACTION_DEP_CAT_NAME,ACTION_DEP_CAT_SN,ACTION_DEP_CAT_DESC) values ('4','Ir al Inicio','GO_2_BEGIN','devuelve el flujo de proceso al primer paso, con el estado configurado.');
Insert into ENVX_OPER.DEP_ACTION_CATEGORY (ID_ACTION_DEP_CAT,ACTION_DEP_CAT_NAME,ACTION_DEP_CAT_SN,ACTION_DEP_CAT_DESC) values ('5','Pausar','PAUSE','detiene el flujo de trabajo en el paso actual, con un estado pausado.');
Insert into ENVX_OPER.DEP_ACTION_CATEGORY (ID_ACTION_DEP_CAT,ACTION_DEP_CAT_NAME,ACTION_DEP_CAT_SN,ACTION_DEP_CAT_DESC) values ('6','Abortar','ABORT','termina el flujo en el paso actual, con un estado incompleto');
Insert into ENVX_OPER.DEP_ACTION_CATEGORY (ID_ACTION_DEP_CAT,ACTION_DEP_CAT_NAME,ACTION_DEP_CAT_SN,ACTION_DEP_CAT_DESC) values ('7','Fin','FINISH','termina el flujo en el paso actual, con un estado completado');
