REM INSERTING into ENVX_OPER.DEPLOY_STATUS_MESSAGE
SET DEFINE OFF;
Insert into ENVX_OPER.DEPLOY_STATUS_MESSAGE (ID_DEPLOY_STATUS_MESSAGE,DEP_REQUEST_STATUS,DEPLOY_STATUS_MESSAGE_TYPE,DEPLOY_STATUS_MESSAGE_SUBJECT,DEPLOY_STATUS_MESSAGE_BODY,DEPLOY_STATUS_MESSAGE_STATUS) values ('1','En Proceso','1','SICD - Solicitud en Proceso |envType|','En Proceso. Puede revisar su detalle en la Bandeja de Auditoria. Acceso al sistema: |link|','0');
Insert into ENVX_OPER.DEPLOY_STATUS_MESSAGE (ID_DEPLOY_STATUS_MESSAGE,DEP_REQUEST_STATUS,DEPLOY_STATUS_MESSAGE_TYPE,DEPLOY_STATUS_MESSAGE_SUBJECT,DEPLOY_STATUS_MESSAGE_BODY,DEPLOY_STATUS_MESSAGE_STATUS) values ('2','Con Errores','1','SICD - Solicitud con Errores |envType|','Con errores. Puede consultar el error en el siguiente link: |link|','1');
Insert into ENVX_OPER.DEPLOY_STATUS_MESSAGE (ID_DEPLOY_STATUS_MESSAGE,DEP_REQUEST_STATUS,DEPLOY_STATUS_MESSAGE_TYPE,DEPLOY_STATUS_MESSAGE_SUBJECT,DEPLOY_STATUS_MESSAGE_BODY,DEPLOY_STATUS_MESSAGE_STATUS) values ('3','Abortada','1','SICD - Solicitud  Abortada |envType|','Abortada. Puede revisar su detalle en la Bandeja de Auditoria. Acceso al sistema: |link|','1');
Insert into ENVX_OPER.DEPLOY_STATUS_MESSAGE (ID_DEPLOY_STATUS_MESSAGE,DEP_REQUEST_STATUS,DEPLOY_STATUS_MESSAGE_TYPE,DEPLOY_STATUS_MESSAGE_SUBJECT,DEPLOY_STATUS_MESSAGE_BODY,DEPLOY_STATUS_MESSAGE_STATUS) values ('4','Finalizada','1','SICD - Solicitud  Finalizada |envType|','Finalizada. Puede revisar su detalle en la Bandeja de Auditoria. Acceso al sistema: |link|','1');
